Exam 2 scores for m71.

• • • • • • • •  • • • • • \begin{matrix}• \\ • \\ • \end{matrix} • • • • • 40  50  60  70  80  90  100

• 0  10  20  30  40

Exams taken: 22 Average: 86.4 Median: 93 Quartile 1: 96 Quartile 3: 80